---
title: 您是否曾经使用过网格系统，如果使用的话，您喜欢什么？
---

在 Flex 开始流行之前（大约在 2014 年），基于`float`的网格系统是最可靠的，因为在现有的替代系统（flex、grid）中，它仍然拥有最多的浏览器支持。 Bootstrap 一直在使用`float`方法，直到 Bootstrap 4 转而采用`flex`方法。

今天，`flex` 是建立网格系统的推荐方法，它有[体面的浏览器支持 (99.64%)](https://caniuse.com/#search=flex)。

对于喜欢冒险的人来说，他们可以看看[CSS Grid Layout](https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/)，它使用闪亮的新`grid`属性。 Grid 是一个二维网格布局系统，而 Flexbox 则是一个一维的系统。
