---
title: 你是否使用过网格系统，如果使用过，你更喜欢哪种？
---

在 Flex 变得流行之前（大约在 2014 年），基于 `float` 的网格系统是最可靠的，因为它在现有的替代系统（flex、grid）中仍然拥有最多的浏览器支持。Bootstrap 一直使用 `float` 方法，直到 Bootstrap 4 切换到基于 `flex` 的方法。

如今，`flex` 是构建网格系统的推荐方法，并且具有 [不错的浏览器支持 (99.64%)](https://caniuse.com/#search=flex)。

对于喜欢冒险的人，他们可以研究 [CSS Grid Layout](https://css-tricks.com/snippets/css/complete-guide-grid/)，它使用全新的 `grid` 属性。Grid 是一个基于二维网格的布局系统，而 Flexbox 是一维的。
